\ac{foss} spielt in der Entwicklung von Software eine immer größere Rolle, wie eine Untersuchung\footcite[vgl.][]{synopsys2019}
des IT-Sicherheits-Unternehmens Synopsys Inc. nahelegt. So lege der Anteil des verwendeten quelloffenen Quelltextes in den
untersuchten, proprietären Code-Basen (\(N \geq 1200\)) bei 60\%. Dabei werden
meistens Programmbibliotheken eingesetzt, die von vielen genutzte Funktionalitäten bereitstellt.
So stellt beispielsweise die Programmbibliothek \textit{OpenSSL} eingesetzt, um oft verwendete
Verschlüsselungsmethoden standardisiert in vielen Anwendungen nutzen zu können. 

Bei diesen Bibliotheken steht meistens die Freiheit der Nutzenden nicht im Fokus, da hier ähnlich
wie bei der Open-Source-Bewegung die Nützlichkeit und verbesserte Effektivität im Mittelpunkt steht.
In proprietären Projekten werden dabei sehr selten GPL-lizenzierte Bibliotheken eingesetzt, da
um auf das GPL-Kapitel zu rekurrieren, dann ein abgleitetes Werk entstehen würde, und
die komplette Anwendung unter der GPL-Lizenz distribuiert werden müsste.


* GPL wird gemieden für Software-Projekte

* Viele Libraries werden eingesetzt (meistens nicht GPL)
* FOSS-Unternehmen existieren (meistens Support, Enterprise etc.)
* 