\ac{foss} spielt in der Entwicklung von Software eine immer größere Rolle, wie eine Untersuchung\footcite[vgl.][]{synopsys2019}
des IT-Sicherheits-Unternehmens Synopsys Inc. nahelegt. So lege der Anteil des verwendeten quelloffenen Quelltextes in den
untersuchten, proprietären Code-Basen (\(N \geq 1200\)) bei 60\%. Dabei werden
meistens Programmbibliotheken eingesetzt, die von Vielen genutzte Funktionalitäten bereitstellt.
So wird beispielsweise die Programmbibliothek \textit{OpenSSL} eingesetzt, um oft verwendete
Verschlüsselungsmethoden standardisiert in vielen Anwendungen nutzen zu können. 

Bei diesen Bibliotheken steht meistens die Freiheit der Nutzenden nicht im Fokus, da hier ähnlich
wie bei der Open-Source-Bewegung die Nützlichkeit und verbesserte Effektivität im Mittelpunkt steht.
In proprietären Projekten werden dabei sehr selten GPL-lizenzierte Bibliotheken eingesetzt.
Um auf das GPL-Kapitel zu rekurrieren, entstehe dann ein abgeleitetes Werk und
die komplette Anwendung müsste unter der GPL-Lizenz distribuiert werden.

Freie Software wird in IT-Projekten nicht nur als Programmbibliothek eingesetzt, sondern
auch als Werkzeug. So wird für viele Projekte im Web-Bereich ein unter einer Open-Source-Lizenz
distribuierter Webserver verwendet. \footcite[vgl.][]{w3tech} Zudem wird der Markt für Server-Betriebsystemen
momentan von Linux-basierten Betriebsystemen dominiert.

Diese Werkzeuge können trotz GPL-Lizenzierung auch in proprietären Projekten verwendet
werden, da hier kein abgeleitetes Werk entsteht, und so allein die wirtschaftlichen Vorteile
für die nutzenden Parteien überbleiben.